Σημερα ανεβηκα στην ζυγαρια μετα απο δυο μηνες.......

Σημερα ανεβηκα στην ζυγαρια μετα απο δυο μηνες.....θεε μου με εδειξε 115,4....ποτε δεν ειχα υπαρξει τοσο πολυ....απο αυριο ξεκιναω αυτην εδω!!!!! Εγω μεχρι τα Χριστουγεννα θαμαι κατω απο 90......εδω ειμαστε κ θα το δειτε κ θα το αποδειξω σε ΟΛΟΥΣ!!!!!!!